Table 2. INFRARED PHOTOMETRY OF LMC CEPHEID HV12226

J œm H œm Ks œm JD � 2445000 Phase

14.362 0.045 13.981 0.058 13.944 0.110 5084.71 0.650 14.382 0.063 13.997 0.046 14.043 0.042 5085.70 0.917 14.479 0.044 14.122 0.048 14.065 0.040 5087.72 0.462 14.575 0.068 14.289 0.068 14.163 0.068 5375.86 0.193 14.615 0.056 14.245 0.056 .... .... 5376.83 0.454 14.742 0.055 14.330 0.056 14.273 0.055 5377.79 0.712 14.663 0.062 14.377 0.054 14.345 0.056 5378.79 0.981 14.573 0.067 14.294 0.063 14.302 0.082 5379.81 0.257 14.584 0.025 14.300 0.038 14.276 0.046 5412.81 0.159