Table 2. INFRARED PHOTOMETRY OF LMC CEPHEID HV2279

J œm H œm Ks œm JD � 2445000 Phase

13.471 0.049 13.191 0.050 13.064 0.019 4343.64 0.973 13.783 0.023 13.412 0.019 13.292 0.024 4642.80 0.361 13.547 0.046 13.246 0.039 13.171 0.041 4997.85 0.855 13.558 0.054 13.176 0.054 13.055 0.056 5026.82 0.058 13.647 0.027 13.222 0.030 13.137 0.040 5027.81 0.201 13.369 0.029 13.099 0.043 13.043 0.043 5030.78 0.631 13.457 0.031 13.136 0.033 13.072 0.039 5031.79 0.779 13.487 0.029 13.146 0.035 13.036 0.038 5032.80 0.924 13.552 0.020 13.171 0.016 13.092 0.024 5054.75 0.108 13.673 0.021 13.263 0.021 13.233 0.031 5055.74 0.252 13.449 0.025 13.218 0.019 13.156 0.023 5057.74 0.541 13.828 0.039 13.469 0.021 13.384 0.021 5083.79 0.319 13.743 0.031 13.456 0.053 13.369 0.038 5084.82 0.470 13.347 0.032 13.118 0.035 13.063 0.022 5086.76 0.750 13.456 0.034 13.150 0.027 13.036 0.044 5087.80 0.901 13.398 0.052 13.129 0.052 13.075 0.052 5375.82 0.674 13.442 0.047 13.112 0.047 13.045 0.047 5376.79 0.815 13.535 0.046 13.127 0.047 13.043 0.046 5377.85 0.969 13.687 0.052 13.312 0.045 13.396 0.045 5379.87 0.261 13.492 0.022 13.135 0.024 13.098 0.030 5412.76 0.031 13.704 0.028 13.319 0.025 13.235 0.025 5414.79 0.326 13.644 0.027 13.309 0.025 13.218 0.030 5415.76 0.467 13.381 0.033 13.157 0.031 13.062 0.023 5416.78 0.614 13.476 0.035 13.137 0.019 13.075 0.026 5417.77 0.758 13.494 0.017 13.132 0.018 13.044 0.024 5418.77 0.903 13.516 0.017 13.163 0.026 13.064 0.026 5419.77 0.048